#
# ChangeLog for XIOS2/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_axis_algo/checkfile.def
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 08/14/24 04:36:15

Wed, 06 Jul 2022 21:07:05 GMT ymipsl [2360]
	* XIOS2/dev/XIOS_DEV_CMIP6 (copied)
	* XIOS2/dev/XIOS_GRIB (copied)
	* XIOS2/dev/dev_oa (copied)
	* XIOS2/dev/dev_trunk_graph (copied)
	* XIOS2/dev/dev_trunk_omp (copied)
	* XIOS2/dev/dev_ym (copied)

	Move dev branches to XIOS2

	YM


Wed, 02 Jun 2021 09:03:35 GMT jderouillat [2139]
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/ARCH/arch-X64_IRENE.env (modified)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/COMPILE/compile_irene (modified)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/COMPILE/config_compile.py (modified)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/ENV/irene.env (modified)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/step2.py (modified)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_axis_algo/checkfile.def (modified)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_axis_algo/context_atm.xml (modified)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_axis_algo/user_param.json (modified)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_domain_algo/checkfile.def (modified)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_domain_algo/context_atm.xml (modified)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_domain_algo/user_param.json (modified)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_function (added)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_function/checkfile.def (added)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_function/context_atm.xml (added)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_function/user_param.json (added)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_grid_algo (added)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_grid_algo/checkfile.def (added)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_grid_algo/context_atm.xml (added)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_grid_algo/user_param.json (added)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_scalar_algo/checkfile.def (modified)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_scalar_algo/context_atm.xml (modified)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_scalar_algo/user_param.json (modified)

	Update Python error management. Importing unit test from trunk.


