#
# ChangeLog for XIOS/trunk/generic_testcase/param.def
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 07/05/24 18:17:03

Mon, 20 Jul 2020 10:22:40 GMT yushan [1919]
	* XIOS/trunk/generic_testcase/context_atm.xml (modified)
	* XIOS/trunk/generic_testcase/iodef.xml (modified)
	* XIOS/trunk/generic_testcase/param.def (modified)
	* XIOS/trunk/src/node/extract_domain_to_axis.cpp (modified)

	trunk : bug in routine checkValid in extract_domain_to_axis


Fri, 26 Jun 2020 11:17:56 GMT ymipsl [1912]
	* XIOS/trunk/generic_testcase/context_atm.xml (modified)
	* XIOS/trunk/generic_testcase/param.def (modified)

	simplify generic XML testcase.

	YM


Wed, 17 Jun 2020 15:41:53 GMT yushan [1904]
	* XIOS/trunk/GENERIC_TESTCASE (copied)
	* XIOS/trunk/generic_testcase (added)
	* XIOS/trunk/generic_testcase/context_atm.xml (added)
	* XIOS/trunk/generic_testcase/context_grid_dynamico.xml (added)
	* XIOS/trunk/generic_testcase/dynamico_grid.nc (added)
	* XIOS/trunk/generic_testcase/iodef.xml (added)
	* XIOS/trunk/generic_testcase/param.def (added)

	trunk : restore the generic_testcase folder for easy testing


