#
# ChangeLog for XIOS/trunk/GENERIC_TESTCASE/param.def
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 07/04/24 19:43:28

Fri, 14 Jun 2019 08:19:52 GMT ymipsl [1676]
	* XIOS/trunk/GENERIC_TESTCASE/context_atm.xml (added)
	* XIOS/trunk/GENERIC_TESTCASE/context_grid_dynamico.xml (added)
	* XIOS/trunk/GENERIC_TESTCASE/dynamico_grid.nc (added)
	* XIOS/trunk/GENERIC_TESTCASE/iodef.xml (added)
	* XIOS/trunk/GENERIC_TESTCASE/param.def (added)

	Add generic test case input file template.

	YM


