#
# ChangeLog for XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_function/checkfile.def
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 07/05/24 15:17:17

Wed, 02 Jun 2021 09:03:35 GMT jderouillat [2139]
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/ARCH/arch-X64_IRENE.env (modified)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/COMPILE/compile_irene (modified)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/COMPILE/config_compile.py (modified)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/ENV/irene.env (modified)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/step2.py (modified)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_axis_algo/checkfile.def (modified)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_axis_algo/context_atm.xml (modified)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_axis_algo/user_param.json (modified)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_domain_algo/checkfile.def (modified)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_domain_algo/context_atm.xml (modified)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_domain_algo/user_param.json (modified)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_function (added)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_function/checkfile.def (added)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_function/context_atm.xml (added)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_function/user_param.json (added)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_grid_algo (added)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_grid_algo/checkfile.def (added)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_grid_algo/context_atm.xml (added)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_grid_algo/user_param.json (added)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_scalar_algo/checkfile.def (modified)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_scalar_algo/context_atm.xml (modified)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/xios_test_suite/TEST_SUITE/test_scalar_algo/user_param.json (modified)

	Update Python error management. Importing unit test from trunk.


