#
# ChangeLog for XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/generic_testcase/param.def
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 07/04/24 16:49:55

Wed, 10 Feb 2021 14:28:29 GMT yushan [2032]
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/generic_testcase/context_atm.xml (added)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/generic_testcase/context_grid_dynamico.xml (added)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/generic_testcase/context_oce.xml (added)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/generic_testcase/dynamico_grid.nc (added)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/generic_testcase/iodef.xml (added)
	* XIOS/dev/dev_ym/XIOS_COUPLING/generic_testcase/param.def (added)

	XIOS_COUPLING : add generic_testcase sub files


