#
# ChangeLog for XIOS/dev/dev_trunk_omp/doc/XIOS_graph_user_guide.tex
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 07/13/24 23:52:22

Tue, 15 Oct 2019 09:37:29 GMT yushan [1742]
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/doc/XIOS_graph_user_guide.pdf (modified)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/doc/XIOS_graph_user_guide.tex (modified)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/doc/XIOS_testcase_user_guide.pdf (modified)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/doc/XIOS_testcase_user_guide.tex (modified)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/doc/inputs/images/workflow_graph.png (added)

	Doc updated


Mon, 14 Oct 2019 13:20:39 GMT yushan [1741]
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/doc/XIOS_graph_user_guide.pdf (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/doc/XIOS_graph_user_guide.tex (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/doc/XIOS_testcase_user_guide.pdf (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/doc/XIOS_testcase_user_guide.tex (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/doc/inputs/images/graph.png (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/doc/inputs/images/graph_init.png (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/doc/inputs/images/logo_IPSL.png (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/doc/inputs/images/logo_LSCE.png (added)

	GENERIC_TESTCASE : add doc for graph and testcase


