#
# ChangeLog for XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/user_params.def
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 07/15/24 15:04:51

Wed, 11 Sep 2019 08:46:10 GMT yushan [1705]
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/mul_Config.py (modified)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/param.def (modified)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/user_params.def (modified)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/graph.html (added)

	Generic_testcase : cleanup


Tue, 10 Sep 2019 14:48:33 GMT yushan [1701]
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/Check.py (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/Config.py (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/context_atm.xml (modified)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/default_param.py (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/iodef.xml (modified)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/mul_Config.py (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/param.def (modified)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/reference (deleted)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/run.sh (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/user_params.def (added)

	Generic_testcase : user can define in file user_params.def a set of ...


