#
# ChangeLog for XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/test_minimum/user_params.def
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 08/12/24 23:44:50

Mon, 16 Sep 2019 12:43:54 GMT yushan [1715]
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/CMakeLists.txt (modified)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/CMakeLists.txt (modified)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/checkfile.def (deleted)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/param.def (deleted)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/run_sub_test.sh (deleted)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/test_average (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/test_average/CMakeLists.txt (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/test_average/checkfile.def (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/test_average/context_atm.xml (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/test_average/iodef.xml (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/test_average/run_sub_test.sh (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/test_average/user_params.def (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/test_maximum (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/test_maximum/CMakeLists.txt (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/test_maximum/checkfile.def (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/test_maximum/context_atm.xml (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/test_maximum/iodef.xml (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/test_maximum/run_sub_test.sh (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/test_maximum/user_params.def (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/test_minimum (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/test_minimum/CMakeLists.txt (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/test_minimum/checkfile.def (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/test_minimum/context_atm.xml (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/test_minimum/iodef.xml (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/test_minimum/run_sub_test.sh (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/test_minimum/user_params.def (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/test_sum (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/test_sum/CMakeLists.txt (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/test_sum/checkfile.def (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/test_sum/context_atm.xml (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/test_sum/iodef.xml (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/test_sum/run_sub_test.sh (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/test_sum/user_params.def (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/test_function/user_params.def (deleted)

	Generic_testcase : add sub-sub folder for tests


