#
# ChangeLog for XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/param.def
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 07/07/24 15:14:39

Tue, 25 Jun 2019 14:26:50 GMT yushan [1678]
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/context_atm.xml (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/context_grid_dynamico.xml (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/dynamico_grid.nc (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/iodef.xml (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/GENERIC_TESTCASE/param.def (added)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/src/interface/fortran/ixios.F90 (modified)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/src/node/axis.cpp (modified)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/src/node/domain.cpp (modified)
	* XIOS/dev/dev_trunk_omp/src/test/generic_testcase.f90 (added)

	MARK: Dynamic workflow graph developement. Branch up to date with
	trunk ...


