# default configurations

# UsingServer2 = 'false'
# RatioServer2 = 50
# NumberPoolsServer2 = 1
# NumberClients = 8
# NumberServers = 4
# Duration = '1d'

# for multiple definitions, use 'comma' to seperate
# e.g. NumberServers = 2, 4, 8  

NumberServers = 2
UsingServer2 = 'false'
ATMdomain = 'lmdz'
