#
# ChangeLog for CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/run.def
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 07/08/24 23:01:29

Tue, 19 Feb 2019 10:07:58 GMT jgipsl [4285]
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/EXPERIMENTS/ICOLMDZ/clim_noleap/COMP/dynamico.card (modified)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/EXPERIMENTS/ICOLMDZOR/clim_noleap/COMP/dynamico.card (modified)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/run.def (modified)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/run_dynamico.def_nbp40 (moved)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/run_dynamico.def_nbp80 (moved)

	run_icoas.def changed name to run_dynamico.def


Thu, 14 Feb 2019 14:35:36 GMT jgipsl [4281]
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/EXPERIMENTS/ICOLMDZ/clim_noleap/COMP/dynamico.card (moved)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/EXPERIMENTS/ICOLMDZ/clim_noleap/COMP/lmdz.card (copied)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/EXPERIMENTS/ICOLMDZ/clim_noleap/config.card (modified)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/DRIVER/dynamico.driver (moved)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/DRIVER/lmdz.driver (copied)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/DRIVER/xios.driver (modified)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/config.def (deleted)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/config.def_actuel (modified)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/config.def_annuel (copied)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/config.def_preind (copied)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/gcm.def_144x142_NPv6.1.3 (copied)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/guide.def (copied)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/physiq.def_NPv6.1.3 (copied)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/ping_LMDZ.xml (copied)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/ping_orchidee.xml (copied)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/run.def (modified)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/traceur.def (modified)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/vert.def_L79 (modified)

	Update config:
	 * Before the component ATM was used for ...


Fri, 07 Dec 2018 17:05:22 GMT jgipsl [4180]
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/EXPERIMENTS (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/EXPERIMENTS/DYNAMICO_LMDZ (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/EXPERIMENTS/DYNAMICO_LMDZ/clim_noleap (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/EXPERIMENTS/DYNAMICO_LMDZ/clim_noleap/COMP (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/EXPERIMENTS/DYNAMICO_LMDZ/clim_noleap/COMP/dynamicolmdz.card (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/EXPERIMENTS/DYNAMICO_LMDZ/clim_noleap/COMP/xios.card (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/EXPERIMENTS/DYNAMICO_LMDZ/clim_noleap/config.card (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/DRIVER (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/DRIVER/dynamicolmdz.driver (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/DRIVER/xios.driver (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/aquaplanete.def (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/config.def (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/config.def_actuel (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/earth_const.def (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/field_def.xml (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/filedef_dcmip2016.xml (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/filedef_debug.xml (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/icosa.xml (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/iodef.xml (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/physiq.def_NPv6.0.11 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/physiq.def_NPv6.0.11.norrtm (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/physiq.def_NPv6.1b (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/run.def (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/run_icosa.def (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/traceur.def (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/vert.def_L79 (added)

	Created new configuration folder ICOLMDZOR_v7. This new configuration ...


