#
# ChangeLog for CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/earth_const.def
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 07/10/24 00:15:12

Mon, 18 Mar 2019 12:08:25 GMT jgipsl [4324]
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/earth_const.def (modified)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/run_dynamico.def_nbp40 (modified)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/run_dynamico.def_nbp80 (modified)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/traceur.def (modified)

	Set back nqtot=6 to be coherent with start files. Commented parameter ...


Fri, 07 Dec 2018 17:05:22 GMT jgipsl [4180]
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/EXPERIMENTS (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/EXPERIMENTS/DYNAMICO_LMDZ (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/EXPERIMENTS/DYNAMICO_LMDZ/clim_noleap (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/EXPERIMENTS/DYNAMICO_LMDZ/clim_noleap/COMP (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/EXPERIMENTS/DYNAMICO_LMDZ/clim_noleap/COMP/dynamicolmdz.card (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/EXPERIMENTS/DYNAMICO_LMDZ/clim_noleap/COMP/xios.card (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/EXPERIMENTS/DYNAMICO_LMDZ/clim_noleap/config.card (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/DRIVER (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/DRIVER/dynamicolmdz.driver (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/DRIVER/xios.driver (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/aquaplanete.def (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/config.def (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/config.def_actuel (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/earth_const.def (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/field_def.xml (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/filedef_dcmip2016.xml (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/filedef_debug.xml (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/icosa.xml (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/iodef.xml (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/physiq.def_NPv6.0.11 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/physiq.def_NPv6.0.11.norrtm (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/physiq.def_NPv6.1b (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/run.def (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/run_icosa.def (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/traceur.def (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZOR_v7/GENERAL/PARAM/vert.def_L79 (added)

	Created new configuration folder ICOLMDZOR_v7. This new configuration ...


