#
# ChangeLog for CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/inca.def
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 07/08/24 14:16:09

Wed, 04 Aug 2021 07:35:33 GMT acosce [5903]
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/ICOLMDZORINCA/GES/COMP/inca.card (modified)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/DRIVER/inca.driver (modified)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/inca.def (modified)

	Add flag to choose if user want or not regrid output files on case we ...


Wed, 06 Jan 2021 20:34:08 GMT acosce [5542]
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/ARCH (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/ARCH/arch-X64_IRENE.env (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/ARCH/arch-ifort_CICLAD.env (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/ARCH/arch.env (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/AER (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/AER/COMP (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/AER/COMP/inca.card (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/AER/COMP/lmdz.card (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/AER/COMP/orchidee.card (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/AER/COMP/stomate.card (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/AER/COMP/xios.card (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/AER/config.card (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/AER_LR (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/AER_LR/COMP (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/AER_LR/COMP/inca.card (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/AER_LR/COMP/lmdz.card (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/AER_LR/COMP/orchidee.card (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/AER_LR/COMP/stomate.card (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/AER_LR/COMP/xios.card (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/AER_LR/config.card (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/GES (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/GES/COMP (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/GES/COMP/inca.card (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/GES/COMP/lmdz.card (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/GES/COMP/orchidee.card (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/GES/COMP/stomate.card (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/GES/COMP/xios.card (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/GES/config.card (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/GES_LR (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/GES_LR/COMP (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/GES_LR/COMP/inca.card (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/GES_LR/COMP/lmdz.card (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/GES_LR/COMP/orchidee.card (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/GES_LR/COMP/stomate.card (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/GES_LR/COMP/xios.card (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/EXPERIMENTS/LMDZORINCA/GES_LR/config.card (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/DRIVER (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/DRIVER/inca.driver (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/DRIVER/lmdz.driver (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/DRIVER/orchidee.driver (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/DRIVER/stomate.driver (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/DRIVER/xios.driver (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/CMIP5_gridcar_CO2_emissions_fossil_fuel_Andres_1751-2007_monthly_SC.txt (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/config.def_actuel (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/config.def_annuel (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/config.def_preind (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/gcm.def_128x118_NPv3.2 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/gcm.def_144x142_AP (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/gcm.def_144x142_NPv3.2 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/gcm.def_144x142_NPv5.70 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/gcm.def_144x142_NPv5.80b (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/gcm.def_144x142_NPv5.80bz0 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/gcm.def_144x142_NPv6.0.10 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/gcm.def_144x142_NPv6.0.11 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/gcm.def_144x142_NPv6.0.12 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/gcm.def_144x142_NPv6.0.13 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/gcm.def_144x142_NPv6.0.14split (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/gcm.def_144x142_NPv6.0.14ttop (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/gcm.def_144x142_NPv6.0.15_S (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/gcm.def_144x142_NPv6.0.15_T (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/gcm.def_144x142_NPv6.0.7 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/gcm.def_144x142_NPv6.0.8 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/gcm.def_144x142_NPv6.0.9 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/gcm.def_144x142_NPv6.1 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/gcm.def_144x142_NPv6.1.3 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/gcm.def_512x360_NPv6.0.15_S (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/gcm.def_512x360_NPv6.0.15_T (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/gcm.def_512x360_NPv6.1 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/gcm.def_512x360_NPv6.1.3 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/gcm.def_96x95_AP (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/gcm.def_96x95_NPv3.2 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/guide.def (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/inca.def (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/iodef.xml (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/orchidee.def_CWRR (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/physiq.def_AP (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/physiq.def_NPv3.2 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/physiq.def_NPv5.70 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/physiq.def_NPv5.80b (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/physiq.def_NPv5.80bz0 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/physiq.def_NPv6.0.10 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/physiq.def_NPv6.0.11 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/physiq.def_NPv6.0.12 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/physiq.def_NPv6.0.13 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/physiq.def_NPv6.0.14split (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/physiq.def_NPv6.0.14ttop (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/physiq.def_NPv6.0.15_S (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/physiq.def_NPv6.0.15_T (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/physiq.def_NPv6.0.7 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/physiq.def_NPv6.0.8 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/physiq.def_NPv6.0.9 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/physiq.def_NPv6.1 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/physiq.def_NPv6.1.3 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/ping_LMDZ.xml (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/ping_orchidee.xml (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/run.def (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/traceur.def (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/traceur.def_h2o_AP (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/traceur.def_h2o_NP (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/traceur.def_h2o_NPv5.4 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/traceur.def_h2o_NPv5.80bz0 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/traceur.def_h2o_NPv6.0.10 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/traceur.def_h2o_NPv6.0.11 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/traceur.def_h2o_NPv6.0.12 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/traceur.def_h2o_NPv6.0.12ttop (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/traceur.def_h2o_NPv6.0.14ttop (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/traceur.def_h2o_NPv6.0.15_S (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/traceur.def_h2o_NPv6.0.15_T (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/traceur.def_h2o_NPv6.0.7 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/traceur.def_h2o_NPv6.0.8 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/traceur.def_h2o_NPv6.1 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/vert.def_L39 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/PARAM/vert.def_L79 (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/POST (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/POST/monitoring01_inca.cfg (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/POST/monitoring01_lmdz.cfg (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/POST/monitoring01_orchidee.cfg (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/GENERAL/POST/monitoring01_stomate.cfg (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/IMPORTANT_README (added)
	* CONFIG/UNIFORM/v7/ICOLMDZORINCA_v7/compile_lmdzorinca.sh (added)

	Add new configuration to coupled lmdzorinca with dynamico.
	In first step ...


