#######################################################################
# parametres pour REPROBUS
#######################################################################
## activation des forcages tropo 2D
ok_Rtime2D=.TRUE.

## ozone interactif
ok_o3interact =.TRUE.

##
ok_suntime=.TRUE.

## OUTPUT AUTRE QUE TRACEURS: NAS: nonadvected species ou/et J-Rate Flux
##                                 ou/et R-Rate Flux
ok_outputnas=n
##
ok_outputjflux=n
##
ok_outputrflux=n
##
ok_outputcolo3=n
##
ok_outputsurfaceaero=n
##
ok_outputparth=n
##
ok_outputptrop=n
##
ok_outputttrop=n
#
ok_outputztrop=n
##
ok_outputheatr=n
#
ok_outputsfc=n
#
## ajout de 3 traceurs age de air SPARC
ok_aga=n
