#
# more variables for level 5 : vitw and pres
# Vertical wind
flag_vitw         =  2, 3, 7, 6, 6
name_vitw         =  vitw
# Air pressure
flag_pres         =  2, 3, 7, 6, 6
name_pres         =  pres
### Aga sortie avec niveau 2
flag_Aga       =  2, 10, 10, 10, 10

