used_orchidee.def

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
|  0   used_orchidee.def
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
0 #
0 # Values of PRINTLEV comes from run.def
0 #
0 PRINTLEV =            1
0 #
0 # Values of SOILTYPE_CLASSIF comes from run.def
0 #
0 SOILTYPE_CLASSIF = zobler
0 #
0 # Values of RIVER_ROUTING comes from run.def
0 #
0 RIVER_ROUTING = TRUE 
0 #
0 # Values of HYDROL_CWRR comes from run.def
0 #
0 HYDROL_CWRR = TRUE 
0 #
0 # Values of OK_EXPLICITSNOW comes from run.def
0 #
0 OK_EXPLICITSNOW = TRUE 
0 #
0 # Values of STOMATE_OK_STOMATE comes from run.def
0 #
0 STOMATE_OK_STOMATE = TRUE 
0 #
0 # Values of DO_WOOD_HARVEST comes from run.def
0 #
0 DO_WOOD_HARVEST = TRUE 
0 #
0 # Values of CHEMISTRY_BVOC comes from run.def
0 #
0 CHEMISTRY_BVOC = FALSE 
0 #
0 # Values of CO2_FOR_BVOC_POSSELL comes from run.def
0 #
0 CO2_FOR_BVOC_POSSELL = FALSE 
0 #
0 # Values of CO2_FOR_BVOC_WILKINSON comes from run.def
0 #
0 CO2_FOR_BVOC_WILKINSON = FALSE 
0 #
0 # Values of NVM comes from run.def
0 #
0 NVM =           15
0 #
0 # Values of DEPTH_MAX_T comes from run.def
0 #
0 DEPTH_MAX_T =    90.0000000000000     
0 #
0 # Values of PFT_TO_MTC comes from run.def
0 #
0 PFT_TO_MTC__00001 =            1
0 PFT_TO_MTC__00002 =            2
0 PFT_TO_MTC__00003 =            3
0 PFT_TO_MTC__00004 =            4
0 PFT_TO_MTC__00005 =            5
0 PFT_TO_MTC__00006 =            6
0 PFT_TO_MTC__00007 =            7
0 PFT_TO_MTC__00008 =            8
0 PFT_TO_MTC__00009 =            9
0 PFT_TO_MTC__00010 =           10
0 PFT_TO_MTC__00011 =           11
0 PFT_TO_MTC__00012 =           12
0 PFT_TO_MTC__00013 =           13
0 PFT_TO_MTC__00014 =           10
0 PFT_TO_MTC__00015 =           10
0 #
0 # Values of PFT_NAME are a mix of run.def and defaults.
0 #
0 PFT_NAME__00001 = bare ground
0 PFT_NAME__00002 = tropical  broad-leaved evergreen
0 PFT_NAME__00003 = tropical  broad-leaved raingreen
0 PFT_NAME__00004 = temperate needleleaf   evergreen
0 PFT_NAME__00005 = temperate broad-leaved evergreen
0 PFT_NAME__00006 = temperate broad-leaved summergreen
0 PFT_NAME__00007 = boreal    needleleaf   evergreen
0 PFT_NAME__00008 = boreal    broad-leaved summergreen
0 PFT_NAME__00009 = boreal    needleleaf   summergreen
0 PFT_NAME__00010 = 'temperate C3 grass '
0 PFT_NAME__00011 =           C4           grass
0 PFT_NAME__00012 =           C3           agriculture
0 PFT_NAME__00013 =           C4           agriculture
0 PFT_NAME__00014 = 'tropical C3 grass '
0 PFT_NAME__00015 = 'boreal C3 grass '
0 #
0 # Values of FIRE_DISABLE comes from run.def
0 #
0 FIRE_DISABLE = TRUE 
0 #
0 # Values of LAI_MAP comes from run.def
0 #
0 LAI_MAP = FALSE 
0 #
0 # Values of VCMAX25 are a mix of run.def and defaults.
0 #
0 VCMAX25__00001 =   -9999.00000000000     
0 VCMAX25__00002 =    45.0000000000000     
0 VCMAX25__00003 =    45.0000000000000     
0 VCMAX25__00004 =    35.0000000000000     
0 VCMAX25__00005 =    40.0000000000000     
0 VCMAX25__00006 =    50.0000000000000     
0 VCMAX25__00007 =    45.0000000000000     
0 VCMAX25__00008 =    35.0000000000000     
0 VCMAX25__00009 =    35.0000000000000     
0 VCMAX25__00010 =    50.0000000000000     
0 VCMAX25__00011 =    50.0000000000000     
0 VCMAX25__00012 =    60.0000000000000     
0 VCMAX25__00013 =    60.0000000000000     
0 VCMAX25__00014 =    50.0000000000000     
0 VCMAX25__00015 =    40.0000000000000     
0 #
0 # Values of STRESS_VCMAX comes from run.def
0 #
0 STRESS_VCMAX__00001 =    1.00000000000000     
0 STRESS_VCMAX__00002 =    1.00000000000000     
0 STRESS_VCMAX__00003 =    1.00000000000000     
0 STRESS_VCMAX__00004 =    1.00000000000000     
0 STRESS_VCMAX__00005 =    1.00000000000000     
0 STRESS_VCMAX__00006 =    1.00000000000000     
0 STRESS_VCMAX__00007 =    1.00000000000000     
0 STRESS_VCMAX__00008 =    1.00000000000000     
0 STRESS_VCMAX__00009 =    1.00000000000000     
0 STRESS_VCMAX__00010 =    1.00000000000000     
0 STRESS_VCMAX__00011 =    1.00000000000000     
0 STRESS_VCMAX__00012 =    1.00000000000000     
0 STRESS_VCMAX__00013 =    1.00000000000000     
0 STRESS_VCMAX__00014 =    1.00000000000000     
0 STRESS_VCMAX__00015 =    1.00000000000000     
0 #
0 # Values of STRESS_GS comes from run.def
0 #
0 STRESS_GS__00001 =    1.00000000000000     
0 STRESS_GS__00002 =    1.00000000000000     
0 STRESS_GS__00003 =    1.00000000000000     
0 STRESS_GS__00004 =    1.00000000000000     
0 STRESS_GS__00005 =    1.00000000000000     
0 STRESS_GS__00006 =    1.00000000000000     
0 STRESS_GS__00007 =    1.00000000000000     
0 STRESS_GS__00008 =    1.00000000000000     
0 STRESS_GS__00009 =    1.00000000000000     
0 STRESS_GS__00010 =    1.00000000000000     
0 STRESS_GS__00011 =    1.00000000000000     
0 STRESS_GS__00012 =    1.00000000000000     
0 STRESS_GS__00013 =    1.00000000000000     
0 STRESS_GS__00014 =    1.00000000000000     
0 STRESS_GS__00015 =    1.00000000000000     
0 #
0 # Values of STRESS_GM comes from run.def
0 #
0 STRESS_GM__00001 =    1.00000000000000     
0 STRESS_GM__00002 =    1.00000000000000     
0 STRESS_GM__00003 =    1.00000000000000     
0 STRESS_GM__00004 =    1.00000000000000     
0 STRESS_GM__00005 =    1.00000000000000     
0 STRESS_GM__00006 =    1.00000000000000     
0 STRESS_GM__00007 =    1.00000000000000     
0 STRESS_GM__00008 =    1.00000000000000     
0 STRESS_GM__00009 =    1.00000000000000     
0 STRESS_GM__00010 =    1.00000000000000     
0 STRESS_GM__00011 =    1.00000000000000     
0 STRESS_GM__00012 =    1.00000000000000     
0 STRESS_GM__00013 =    1.00000000000000     
0 STRESS_GM__00014 =    1.00000000000000     
0 STRESS_GM__00015 =    1.00000000000000     
0 #
0 # Values of ALB_BG_MODIS comes from run.def
0 #
0 ALB_BG_MODIS = TRUE 
0 #
0 # Values of ROUGH_DYN comes from run.def
0 #
0 ROUGH_DYN = TRUE 
0 #
0 # Values of DOWNREGULATION_CO2 comes from run.def
0 #
0 DOWNREGULATION_CO2 = TRUE 
0 #
0 # Values of DOWNREGULATION_CO2_BASELEVEL comes from run.def
0 #
0 DOWNREGULATION_CO2_BASELEVEL =    380.000000000000     
0 #
0 # Values of SNOWA_AGED_VIS comes from run.def
0 #
0 SNOWA_AGED_VIS__00001 =   0.740000000000000     
0 SNOWA_AGED_VIS__00002 =   0.000000000000000E+000
0 SNOWA_AGED_VIS__00003 =   0.000000000000000E+000
0 SNOWA_AGED_VIS__00004 =   8.000000000000000E-002
0 SNOWA_AGED_VIS__00005 =   0.240000000000000     
0 SNOWA_AGED_VIS__00006 =   7.000000000000001E-002
0 SNOWA_AGED_VIS__00007 =   0.180000000000000     
0 SNOWA_AGED_VIS__00008 =   0.180000000000000     
0 SNOWA_AGED_VIS__00009 =   0.330000000000000     
0 SNOWA_AGED_VIS__00010 =   0.570000000000000     
0 SNOWA_AGED_VIS__00011 =   0.570000000000000     
0 SNOWA_AGED_VIS__00012 =   0.570000000000000     
0 SNOWA_AGED_VIS__00013 =   0.570000000000000     
0 SNOWA_AGED_VIS__00014 =   0.570000000000000     
0 SNOWA_AGED_VIS__00015 =   0.570000000000000     
0 #
0 # Values of SNOWA_AGED_NIR comes from run.def
0 #
0 SNOWA_AGED_NIR__00001 =   0.500000000000000     
0 SNOWA_AGED_NIR__00002 =   0.000000000000000E+000
0 SNOWA_AGED_NIR__00003 =   0.000000000000000E+000
0 SNOWA_AGED_NIR__00004 =   0.100000000000000     
0 SNOWA_AGED_NIR__00005 =   0.370000000000000     
0 SNOWA_AGED_NIR__00006 =   8.000000000000000E-002
0 SNOWA_AGED_NIR__00007 =   0.160000000000000     
0 SNOWA_AGED_NIR__00008 =   0.170000000000000     
0 SNOWA_AGED_NIR__00009 =   0.270000000000000     
0 SNOWA_AGED_NIR__00010 =   0.440000000000000     
0 SNOWA_AGED_NIR__00011 =   0.440000000000000     
0 SNOWA_AGED_NIR__00012 =   0.440000000000000     
0 SNOWA_AGED_NIR__00013 =   0.440000000000000     
0 SNOWA_AGED_NIR__00014 =   0.440000000000000     
0 SNOWA_AGED_NIR__00015 =   0.440000000000000     
0 #
0 # Values of SNOWA_DEC_VIS comes from run.def
0 #
0 SNOWA_DEC_VIS__00001 =   0.210000000000000     
0 SNOWA_DEC_VIS__00002 =   0.000000000000000E+000
0 SNOWA_DEC_VIS__00003 =   0.000000000000000E+000
0 SNOWA_DEC_VIS__00004 =   0.140000000000000     
0 SNOWA_DEC_VIS__00005 =   8.000000000000000E-002
0 SNOWA_DEC_VIS__00006 =   0.170000000000000     
0 SNOWA_DEC_VIS__00007 =   5.000000000000000E-002
0 SNOWA_DEC_VIS__00008 =   6.000000000000000E-002
0 SNOWA_DEC_VIS__00009 =   9.000000000000000E-002
0 SNOWA_DEC_VIS__00010 =   0.150000000000000     
0 SNOWA_DEC_VIS__00011 =   0.150000000000000     
0 SNOWA_DEC_VIS__00012 =   0.150000000000000     
0 SNOWA_DEC_VIS__00013 =   0.150000000000000     
0 SNOWA_DEC_VIS__00014 =   0.150000000000000     
0 SNOWA_DEC_VIS__00015 =   0.150000000000000     
0 #
0 # Values of SNOWA_DEC_NIR comes from run.def
0 #
0 SNOWA_DEC_NIR__00001 =   0.130000000000000     
0 SNOWA_DEC_NIR__00002 =   0.000000000000000E+000
0 SNOWA_DEC_NIR__00003 =   0.000000000000000E+000
0 SNOWA_DEC_NIR__00004 =   0.100000000000000     
0 SNOWA_DEC_NIR__00005 =   0.100000000000000     
0 SNOWA_DEC_NIR__00006 =   0.160000000000000     
0 SNOWA_DEC_NIR__00007 =   4.000000000000000E-002
0 SNOWA_DEC_NIR__00008 =   7.000000000000001E-002
0 SNOWA_DEC_NIR__00009 =   8.000000000000000E-002
0 SNOWA_DEC_NIR__00010 =   0.120000000000000     
0 SNOWA_DEC_NIR__00011 =   0.120000000000000     
0 SNOWA_DEC_NIR__00012 =   0.120000000000000     
0 SNOWA_DEC_NIR__00013 =   0.120000000000000     
0 SNOWA_DEC_NIR__00014 =   0.120000000000000     
0 SNOWA_DEC_NIR__00015 =   0.120000000000000     
0 #
0 # Values of ALB_LEAF_VIS comes from run.def
0 #
0 ALB_LEAF_VIS__00001 =   0.000000000000000E+000
0 ALB_LEAF_VIS__00002 =   4.000000000000000E-002
0 ALB_LEAF_VIS__00003 =   4.000000000000000E-002
0 ALB_LEAF_VIS__00004 =   4.000000000000000E-002
0 ALB_LEAF_VIS__00005 =   4.000000000000000E-002
0 ALB_LEAF_VIS__00006 =   3.000000000000000E-002
0 ALB_LEAF_VIS__00007 =   3.000000000000000E-002
0 ALB_LEAF_VIS__00008 =   3.000000000000000E-002
0 ALB_LEAF_VIS__00009 =   3.000000000000000E-002
0 ALB_LEAF_VIS__00010 =   6.000000000000000E-002
0 ALB_LEAF_VIS__00011 =   6.000000000000000E-002
0 ALB_LEAF_VIS__00012 =   6.000000000000000E-002
0 ALB_LEAF_VIS__00013 =   6.000000000000000E-002
0 ALB_LEAF_VIS__00014 =   6.000000000000000E-002
0 ALB_LEAF_VIS__00015 =   6.000000000000000E-002
0 #
0 # Values of ALB_LEAF_NIR comes from run.def
0 #
0 ALB_LEAF_NIR__00001 =   0.000000000000000E+000
0 ALB_LEAF_NIR__00002 =   0.230000000000000     
0 ALB_LEAF_NIR__00003 =   0.180000000000000     
0 ALB_LEAF_NIR__00004 =   0.180000000000000     
0 ALB_LEAF_NIR__00005 =   0.200000000000000     
0 ALB_LEAF_NIR__00006 =   0.240000000000000     
0 ALB_LEAF_NIR__00007 =   0.150000000000000     
0 ALB_LEAF_NIR__00008 =   0.260000000000000     
0 ALB_LEAF_NIR__00009 =   0.200000000000000     
0 ALB_LEAF_NIR__00010 =   0.240000000000000     
0 ALB_LEAF_NIR__00011 =   0.270000000000000     
0 ALB_LEAF_NIR__00012 =   0.280000000000000     
0 ALB_LEAF_NIR__00013 =   0.260000000000000     
0 ALB_LEAF_NIR__00014 =   0.240000000000000     
0 ALB_LEAF_NIR__00015 =   0.240000000000000     
0 #
0 # Values of SECHIBA_QSINT comes from run.def
0 #
0 SECHIBA_QSINT =   2.000000000000000E-002
0 #
0 # Values of OK_FREEZE comes from run.def
0 #
0 OK_FREEZE = TRUE 
0 #
0 # Values of READ_REFTEMP comes from run.def
0 #
0 READ_REFTEMP = TRUE 
0 #
0 # Values of CARBON_TAU_ISLOW comes from run.def
0 #
0 CARBON_TAU_ISLOW =    7.00000000000000     
0 #
0 # Values of CARBON_TAU_IPASSIVE comes from run.def
0 #
0 CARBON_TAU_IPASSIVE =    300.000000000000     
0 #
0 # Values of FRAC_GROWTHRESP are a mix of run.def and defaults.
0 #
0 FRAC_GROWTHRESP__00001 =   -9999.00000000000     
0 FRAC_GROWTHRESP__00002 =   0.350000000000000     
0 FRAC_GROWTHRESP__00003 =   0.350000000000000     
0 FRAC_GROWTHRESP__00004 =   0.280000000000000     
0 FRAC_GROWTHRESP__00005 =   0.280000000000000     
0 FRAC_GROWTHRESP__00006 =   0.280000000000000     
0 FRAC_GROWTHRESP__00007 =   0.350000000000000     
0 FRAC_GROWTHRESP__00008 =   0.350000000000000     
0 FRAC_GROWTHRESP__00009 =   0.350000000000000     
0 FRAC_GROWTHRESP__00010 =   0.280000000000000     
0 FRAC_GROWTHRESP__00011 =   0.280000000000000     
0 FRAC_GROWTHRESP__00012 =   0.280000000000000     
0 FRAC_GROWTHRESP__00013 =   0.280000000000000     
0 FRAC_GROWTHRESP__00014 =   0.350000000000000     
0 FRAC_GROWTHRESP__00015 =   0.350000000000000     
0 #
0 # Values of MAINT_RESP_SLOPE_C are a mix of run.def and defaults.
0 #
0 MAINT_RESP_SLOPE_C__00001 =   -9999.00000000000     
0 MAINT_RESP_SLOPE_C__00002 =   0.120000000000000     
0 MAINT_RESP_SLOPE_C__00003 =   0.120000000000000     
0 MAINT_RESP_SLOPE_C__00004 =   0.160000000000000     
0 MAINT_RESP_SLOPE_C__00005 =   0.160000000000000     
0 MAINT_RESP_SLOPE_C__00006 =   0.160000000000000     
0 MAINT_RESP_SLOPE_C__00007 =   0.250000000000000     
0 MAINT_RESP_SLOPE_C__00008 =   0.250000000000000     
0 MAINT_RESP_SLOPE_C__00009 =   0.250000000000000     
0 MAINT_RESP_SLOPE_C__00010 =   0.160000000000000     
0 MAINT_RESP_SLOPE_C__00011 =   0.120000000000000     
0 MAINT_RESP_SLOPE_C__00012 =   0.160000000000000     
0 MAINT_RESP_SLOPE_C__00013 =   0.120000000000000     
0 MAINT_RESP_SLOPE_C__00014 =   0.120000000000000     
0 MAINT_RESP_SLOPE_C__00015 =   0.250000000000000     
0 #
0 # Values of LAI_MAX are a mix of run.def and defaults.
0 #
0 LAI_MAX__00001 =   -9999.00000000000     
0 LAI_MAX__00002 =    7.00000000000000     
0 LAI_MAX__00003 =    5.00000000000000     
0 LAI_MAX__00004 =    5.00000000000000     
0 LAI_MAX__00005 =    4.00000000000000     
0 LAI_MAX__00006 =    5.00000000000000     
0 LAI_MAX__00007 =    3.50000000000000     
0 LAI_MAX__00008 =    4.00000000000000     
0 LAI_MAX__00009 =    3.00000000000000     
0 LAI_MAX__00010 =    2.50000000000000     
0 LAI_MAX__00011 =    2.00000000000000     
0 LAI_MAX__00012 =    5.00000000000000     
0 LAI_MAX__00013 =    5.00000000000000     
0 LAI_MAX__00014 =    2.50000000000000     
0 LAI_MAX__00015 =    2.00000000000000     
0 #
0 # Values of ALWAYS_INIT comes from run.def
0 #
0 ALWAYS_INIT__00001 = TRUE 
0 ALWAYS_INIT__00002 = TRUE 
0 ALWAYS_INIT__00003 = TRUE 
0 ALWAYS_INIT__00004 = TRUE 
0 ALWAYS_INIT__00005 = TRUE 
0 ALWAYS_INIT__00006 = TRUE 
0 ALWAYS_INIT__00007 = TRUE 
0 ALWAYS_INIT__00008 = TRUE 
0 ALWAYS_INIT__00009 = TRUE 
0 ALWAYS_INIT__00010 = TRUE 
0 ALWAYS_INIT__00011 = FALSE 
0 ALWAYS_INIT__00012 = TRUE 
0 ALWAYS_INIT__00013 = TRUE 
0 ALWAYS_INIT__00014 = FALSE 
0 ALWAYS_INIT__00015 = TRUE 
0 #
0 # Values of SECHIBA_restart_in comes from run.def
0 #
0 SECHIBA_restart_in = sechiba_rest_in.nc
0 #
0 # Values of STOMATE_RESTART_FILEIN comes from run.def
0 #
0 STOMATE_RESTART_FILEIN = stomate_rest_in.nc
0 #
0 # Values of XIOS_ORCHIDEE_OK comes from run.def
0 #
0 XIOS_ORCHIDEE_OK = TRUE 
0 #
0 # Values of VEGET_UPDATE comes from run.def
0 #
0 VEGET_UPDATE = n
0 #
0 # Values of CDRAG_from_GCM comes from run.def
0 #
0 CDRAG_from_GCM = TRUE 
0 #
0 # Values of DO_RSOIL comes from run.def
0 #
0 DO_RSOIL = FALSE 
0 #
0 # Values of CWRR_NKS_POWER comes from run.def
0 #
0 CWRR_NKS_POWER =   0.000000000000000E+000
0 #
0 # Values of CWRR_AKS_A0 comes from run.def
0 #
0 CWRR_AKS_A0 =   0.000000000000000E+000
0 #
0 # Values of CWRR_AKS_POWER comes from run.def
0 #
0 CWRR_AKS_POWER =   0.000000000000000E+000
0 #
0 # Values of RIVER_DESC comes from run.def
0 #
0 RIVER_DESC = FALSE 

