# ok_guide=y : guidage active
ok_guide=n
#
guide_u= y
guide_v= y
guide_T= n
guide_P= n
guide_Q= n

ini_anal=n
tau_min_u=0.0208333
tau_max_u=0.125
tau_min_v=0.0208333
tau_max_v=0.125
#tau_min_T=0.0208333
#tau_max_T=10
