#
# ChangeLog for configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg_2ts/const.def
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 07/03/24 04:57:49

Fri, 17 Jun 2016 20:08:01 GMT ymipsl [448]
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg_2ts/add_global_attr (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg_2ts/clean (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg_2ts/cmdfile.txt (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg_2ts/const.def (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg_2ts/field_def.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg_2ts/filedef_dcmip2016.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg_2ts/filedef_debug.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg_2ts/icosa.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg_2ts/iodef.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg_2ts/job_ys (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg_2ts/job_ys_mpmd (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg_2ts/publish (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg_2ts/run.def (added)




