#
# ChangeLog for configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg_1ts/run.def
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 07/05/24 22:26:17

Fri, 17 Jun 2016 20:07:22 GMT ymipsl [447]
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg_1ts/add_global_attr (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg_1ts/clean (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg_1ts/cmdfile.txt (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg_1ts/const.def (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg_1ts/field_def.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg_1ts/filedef_dcmip2016.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg_1ts/filedef_debug.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg_1ts/icosa.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg_1ts/iodef.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg_1ts/job_ys (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg_1ts/job_ys_mpmd (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg_1ts/publish (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg_1ts/run.def (added)

	DCMIP2016 : baroclinic wave runs

	YM


