#
# ChangeLog for configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq/const.def
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 07/05/24 11:05:21

Tue, 14 Jun 2016 22:36:46 GMT ymipsl [433]
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq/clean (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq/const.def (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq/field_def.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq/filedef_dcmip2016.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq/filedef_debug.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq/icosa.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq/iodef.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq/job_ys (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq/run.def (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg/clean (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg/const.def (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg/field_def.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg/filedef_dcmip2016.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg/filedef_debug.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg/icosa.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg/iodef.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg/job_ys (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_0.5deg/run.def (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_30min/clean (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_30min/const.def (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_30min/field_def.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_30min/filedef_dcmip2016.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_30min/filedef_debug.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_30min/icosa.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_30min/iodef.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_30min/job_ys (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_full_physiq_30min/run.def (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_kessler/clean (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_kessler/const.def (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_kessler/field_def.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_kessler/filedef_dcmip2016.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_kessler/filedef_debug.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_kessler/icosa.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_kessler/iodef.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_kessler/job_ys (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/moist_kessler/run.def (added)

	Update dcmip 2016 baroclinic wave config

	YM


