#
# ChangeLog for configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/dry_variable/const.def
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 07/05/24 20:31:30

Fri, 17 Jun 2016 20:04:50 GMT ymipsl [444]
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/dry_variable/clean (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/dry_variable/cmdfile.txt (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/dry_variable/const.def (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/dry_variable/field_def.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/dry_variable/filedef_dcmip2016.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/dry_variable/filedef_debug.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/dry_variable/icosa.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/dry_variable/iodef.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/dry_variable/job_ys (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/dry_variable/job_ys_mpmd (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/dry_variable/run.def (added)

	DCMIP2016 : baroclinic wave runs

	YM


