#
# ChangeLog for configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/dry/const.def
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 07/03/24 04:10:03

Fri, 10 Jun 2016 22:17:09 GMT ymipsl [425]
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/dry/clean (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/dry/const.def (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/dry/field_def.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/dry/filedef_dcmip2016.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/dry/filedef_debug.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/dry/icosa.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/dry/iodef.xml (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/dry/job_ys (added)
	* configs/dcmip2016/RUNS/BAROCLINIC_WAVE/dry/run.def (added)

	Update dry baroclinic wave directory

	YM


