#------------- Planet ---------------
radius=6.37122e6
g=9.80616
cpp=1004.5
kappa=0.2857143
preff=1e5
#------------- Dynamics  ------------
#-------------- Mesh ----------------
nbp=NBP
optim_it=0
nsplit_i=NSPLIT
nsplit_j=NSPLIT
llm=79
omp_level_size=OMP_LEVEL_SIZE
disvert=std
#------------ Numerics --------------
time_scheme=RK2.5
dt=TIME_STEP
#----------- Dissipation ------------
nitergdiv=2
tau_graddiv=10000
nitergrot=2
tau_gradrot=10000
niterdivgrad=2
tau_divgrad=10000
#-------------- Physics -------------
physics=held_suarez
itau_physics=6
nqtot=4
itau_adv=2
#---------------- Run ---------------
#run_length=86400
itaumax=1000
#itaumax=1
write_period=86400
etat0=held_suarez
#------------ Diagnostics -----------
itau_check_conserv=144
