
#---------------- Planet ----------------

# Planetary radius : real (default=6371220)
radius = 6.37122e6

# Gravity : real (default=9.80616)
g = 9.80616

# kappa=Rd/cpp : real (default=0.2857143)
kappa = 0.2857143

# Heat capacity at constant pressure : real (default=1004.70885)
cpp = 1004.5

# Reference pressure : real (default=101325)
preff = 1e5

# Planetary rotation rate : real (default=7.292E-5)
omega = 0.


#---------------- Constants ----------------

# Reference temperature T0 for DCMIP test cases : real (default=300)
ncar_T0 = 300

# Reference pressure p0 for DCMIP test cases, used by disvert if disver=ncar : real (default=1e5)
ncar_p0 = 1e5

# Exponent for B(eta), used by disvert if disvert=ncar : integer (default=1)
ncar_disvert_c = 1

