#planetary radius : real (default=37122E6)
radius=6.37122E6

# gravity : real (default=9.80616)
g=9.80616

#planetary rotation rate (default=7.292E-5)
omega=7.292E-5

# kappa=Rd/cpp (default=0.2857143)
kappa=0.2857143
  
# Heat capacity at constant pressure real (default=1004.70885)
cpp=1004.5

# Reference pressure : real (default=101325.)
preff=100000.

# Scale factor for small planet experiment : real (default=1.)
scale_factor=1.

# Precision of NetCDF output
netcdf_prec = float
